EXL FOTOBACKDROP 250
253,5 x 300,5 cm (x 2 sidor)
Skala 100 %
[mer info]

Obs! Viktigt att avståndet mellan kanternas sömmar är 252,5 cm
Textil utanför sömmarna (streckade linjer) syns ej på slutresultatet.
Mallen är anpassad för produktion på textil GOF Decotex 7058.
För andra kvaliteter rekommenderas test innan produktion.